CLOUDPARAMETER
Sub=Rain Clouds (thin)
#C#=Rain Clouds (thin)
Persistance=0.430000
Cover=72
Sharpness=0.964519
Water=80
Aspect=100
Mag=100
Shuffle=147
Offsetx=0.000000
Offsety=0.000000
System=1
